Paginate (7.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: User interface
target: 用户界面

en: Pages
target: 页面

en: Go to previous page
target: 转到上一页

en: Go to next page
target: 转到下一页

en: Page
target: 页面

en: ‹ previous
target: ‹ 上一页

en: next ›
target: 下一页 ›

en: Go to first page
target: 转到第一页

en: Go to last page
target: 转到最后一页

en: Go to page @number
target: 到第 @number 页

en: « first
target: « 第一页

en: last »
target: 末页 »
