Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to ca translation catalogue (5 entries)

en: User interface
ca: Interfície d'usuari

en: Previous
ca: Anterior

en: Next
ca: Següent

en: Last
ca: Darrer

en: First
ca: Primer
