Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to da translation catalogue (5 entries)

en: User interface
da: Brugergrænseflade

en: Previous
da: Forrige

en: Next
da: Næste

en: Last
da: Sidste

en: First
da: Første
