Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to es translation catalogue (5 entries)

en: User interface
es: Interfaz de usuario

en: Previous
es: Anterior

en: Next
es: Siguiente

en: Last
es: Último

en: First
es: Primero
