Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to eu translation catalogue (5 entries)

en: User interface
eu: Erabiltzaile interfazea

en: Previous
eu: Aurrekoa

en: Next
eu: Hurrengoa

en: Last
eu: Azkena

en: First
eu: Lehena
