Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: User interface
pl: Interfejs użytkownika

en: Previous
pl: Poprzednie

en: Next
pl: Dalej

en: Last
pl: Ostatni

en: First
pl: Pierwszy
