Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to ro translation catalogue (5 entries)

en: User interface
ro: Interfața utilizatorului

en: Previous
ro: Anterior

en: Next
ro: Următor

en: Last
ro: Ultimul

en: First
ro: Primul
