Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to ru translation catalogue (5 entries)

en: User interface
ru: Интерфейс пользователя

en: Previous
ru: Назад

en: Next
ru: Вперёд

en: Last
ru: Последний

en: First
ru: Первый
