Paginator 3000 (7.x-1.0-beta1) - en to ar translation catalogue (5 entries)

en: User interface
ar: واجهة المستخدم

en: Previous
ar: السابق

en: Next
ar: التالي

en: Last
ar: الأخيرة

en: First
ar: الأولى
