Panels Custom Error (7.x-1.0-beta1) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: You are not authorized to access this page.
km: អ្នក​គ្មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរការ​ទំព័រ​នេះ​ទេ ។

en: The requested page "@path" could not be found.
km: រក​មិន​ឃើញ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ស្នើ "@path" ។
