Panels Custom Error (7.x-1.0) - en to gu translation catalogue (2 entries)

en: You are not authorized to access this page.
gu: તમને આ પ્રુષ્ઠ જોવાની પરવાનગી નથી

en: The requested page "@path" could not be found.
gu: વિનંતી કરેલ પાનું "@path" શોધી શકાયું નથી.
