Panels Custom Error (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: You are not authorized to access this page.
target: Você não está autorizado a acessar esta página.

en: The requested page "@path" could not be found.
target: A página requisitada "@path" não pôde ser encontrada.
