Panels Custom Error (7.x-1.0) - en to oc translation catalogue (3 entries)

en: You are not authorized to access this page.
oc: Sètz pas autorizat(da) a accedir a aquesta pagina.

en: Panels
oc: Escapolons

en: The requested page "@path" could not be found.
oc: La pagina demandada "@path" a pas pogut èsser trobada.
