Panels One Column Stacked Layout (7.x-1.0) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Center
ta: மையம்

en: Top
ta: மேல்

en: Header
ta: தலைப்பகுதி

en: Footer
ta: கீழ்பகுதி
