Partial Date (7.x-1.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (30 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Date
target: تاریخ

en: Weight
target: وزن

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Component
target: جزء

en: Date format
target: قالب‌بندی تاریخ

en: Custom
target: سفارشی

en: Is less than
target: کوچکتر است از

en: Is less than or equal to
target: کوچکتر یا مساوی است با

en: Is equal to
target: برابر است با

en: Is greater than or equal to
target: بزرگتر یا مساوی است با

en: Is greater than
target: بزرگتر است از

en: Is not equal to
target: برابر نیست با

en: N/A
target: هیچ

en: configure
target: پیکربندی

en: Start date
target: تاریخ شروع

en: Date/Time
target: تاریخ / ساعت

en: @min and @max
target: @min و @max

en: empty
target: خالی

en: Is empty (NULL)
target: خالی است (NULL)

en: not empty
target: خالی نیست

en: <
target: >

en: Is between
target: بین

en: between
target: بین

en: Is not between
target: در این بین نیست

en: Min
target: حداقل

en: And max
target: و حداکثر

en: And
target: و

en: Is not empty (NOT NULL)
target: مقدار دارد

[ctx: datetime]
en: Second
target: ثانیه
