Partial Date (7.x-1.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Value
target: Valor

en: Date
target: Data

en: Weight
target: Peso

en: Default
target: Por defeito

en: Component
target: Componente

en: Date format
target: Formato de data

en: Custom
target: Personalizado

en: Is less than
target: É inferior a

en: Is less than or equal to
target: É menor ou igual a

en: Is equal to
target: É igual a

en: Is greater than or equal to
target: É maior ou igual a

en: Is greater than
target: É maior que

en: Is not equal to
target: Não é igual a

en: N/A
target: N/D

en: configure
target: configurar

en: Start date
target: Data de início

en: Date/Time
target: Data/Hora

en: Time zone handling
target: Maneira de apresentar o tempo na zona

en: @min and @max
target: @min e @max

en: empty
target: vazio

en: Is empty (NULL)
target: Está vazio (NULO)

en: not empty
target: não vazio

en: exposed
target: expostos

en: Is between
target: É entre

en: between
target: entre

en: Is not between
target: Não está entre

en: not between
target: não entre

en: And max
target: E máx

en: And
target: E

en: Is not empty (NOT NULL)
target: Não é vazio (NÃO NULO)

en: Night
target: Noite

[ctx: datetime]
en: Year
target: Ano

[ctx: datetime]
en: Month
target: Mês

[ctx: datetime]
en: Day
target: Dia

[ctx: datetime]
en: Hour
target: Hora

[ctx: datetime]
en: Minute
target: Minuto

[ctx: datetime]
en: Second
target: Segundo

en: Value format
target: Formato do valor
