Particle Emitter (7.x-2.0-beta1) - en to ar translation catalogue (12 entries)

en: Center
ar: المركز

en: Off
ar: إيقاف

en: General
ar: عام

en: Configuration
ar: الإعدادات

en: Other
ar: آخر

en: Random
ar: عشوائي

en: Save settings
ar: حفظ الإعدادات

en: Full
ar: كامل

en: Fixed
ar: ثابت

en: Blocks
ar: الصناديق

en: Offset
ar: الإزاحة

en: About
ar: حول
