PassWd only - Password only login (7.x-1.0) - en to es translation catalogue (11 entries)

en: user
es: usuario

en: Description
es: Descripción

en: Password
es: Contraseña

en: Save
es: Guardar

en: Log in
es: Iniciar sesión

en: Link text
es: Texto del enlace

en: Sorry, too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
es: Lo sentimos. Ha habido demasiados intentos de identificación desde su dirección IP. Esta dirección IP ha quedado temporalmente bloqueada. Vuelva a intentarlo más tarde o <a href="@url">solicite una nueva clave</a>.

en: Sorry, there has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>. | Sorry, there have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
es[0]: Lo sentimos, ha habido más de un intento fallido de iniciar sesión con esta cuenta. Ha quedado temporalmente bloqueada. Inténtelo de nuevo más tarde o <a href="@url">solicite una nueva contraseña</a>.
es[1]: Lo sentimos, ha habido más de @count intentos fallidos de iniciar sesión con esta cuenta. Ha quedado temporalmente bloqueada. Inténtelo de nuevo más tarde o <a href="@url">solicite una nueva contraseña</a>.

en: You are not logged in.
es: No está conectado.

en: I have an account
es: Tengo una cuenta

en: I want to create an account
es: Quiero crear una cuenta
