PassWd only - Password only login (7.x-1.0) - en to hr translation catalogue (8 entries)

en: user
hr: korisnik

en: Description
hr: Opis

en: Password
hr: Lozinka

en: Save
hr: Spremi

en: Log in
hr: Prijava

en: Link text
hr: Tekst poveznice

en: Sorry, too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
hr: Prevelik broj pogrešnih prijava s vaše IP adrese. Ova IP adersa je privremeno blokirana. Pokušajte ponovno kasnije, kontaktirajte administratore ili <a href="@url">zatražite novu lozinku</a>.

en: Sorry, there has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>. | Sorry, there have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
hr[0]: Prevelik broj pogrešnih prijava za ovaj račun. Privremeno je blokiran. Pokušajte ponovno kasnije, kontaktirajte administratore ili <a href="@url">zatražite novu lozinku</a>.
hr[1]: Više od @count pogrešne prijave za ovaj račun. Privremeno je blokiran. Pokušajte ponovno kasnije, kontaktirajte administratore ili <a href="@url">zatražite novu lozinku</a>.
hr[2]: Više od @count pogrešnih prijava za ovaj račun. Privremeno je blokiran. Pokušajte ponovno kasnije, kontaktirajte administratore ili <a href="@url">zatražite novu lozinku</a>.
