Password Only Login (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: user
target: utilizador

en: Description
target: Descrição

en: Password
target: Senha

en: Save
target: Guardar

en: Log in
target: Entrar

en: Link text
target: Texto da ligação

en: Sorry, too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
target: Lamentamos, demasiadas tentativas falhadas de início de sessão a partir do seu endereço de IP. Este endereço de IP está temporariamente bloqueado. Tente de novo mais tarde ou <a href="@url">solicite uma nova senha.

en: Sorry, there has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>. | Sorry, there have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
target[0]: Lamentamos, mas houve mais do que uma tentativa de início de sessão falhada para esta conta. Está temporariamente bloqueada. Tente novamente mais tarde ou <a href="@url">peça uma nova senha</a>.
target[1]: Lamentamos, houve mais do que uma tentativa de início de sessão falhada para esta conta @count. Está temporariamente bloqueada. Tente novamente mais tarde ou <a href="@url">peça uma nova senha</a>.
