Password Only Login (7.x-1.0) - en to tr translation catalogue (8 entries)

en: user
tr: kullanıcı

en: Description
tr: Açıklama

en: Password
tr: Parola

en: Save
tr: Kaydet

en: Log in
tr: Giriş yapın

en: Link text
tr: Bağlantı metni

en: Sorry, too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
tr: Özür dileriz, IP adresinizden çok sayıda başarısız giriş denemesi oldu. Bu IP adresi geçici olarak engellendi. Daha sonra deneyin veya <a href="@url">yeni bir parola isteyin</a>.

en: Sorry, there has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>. | Sorry, there have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href="@url">request a new password</a>.
tr[0]: Özür dileriz, bu hesap için @count seferden fazla başarısız giriş denemesi oldu. Hesap geçici olarak engellendi. Daha sonra tekrar deneyin veya <a href="@url">yeni bir parola isteyin</a>.
