Password Policy (7.x-2.0-alpha5) - en to nl translation catalogue (93 entries)

en: Username
nl: Gebruikersnaam

en: Roles
nl: Rollen

en: Conditions
nl: Voorwaarden

en: Security
nl: Beveiliging

en: Delay
nl: Vertraging

en: Testing
nl: Tests

en: Other settings
nl: Andere instellingen

en: Password expiration warning mailed to %username at %email.
nl: Een waarschuwing over het verlopen van het wachtwoord is verstuurd aan %username naar %email.

en: Symbols
nl: Speciale tekens

en: Policy
nl: Beleid

en: Character count
nl: Aantal tekens

en: Not restricted
nl: Geen beperking

en: Constraints
nl: Beperkingen

en: Password Expiration Date
nl: Vervaldatum wachtwoord

en: Tokens related to expired passwords.
nl: Tokens gerelateerd aan verlopen wachtwoorden.

en: Expire Date @title Format
nl: Vervaldatumformaat @title

en: Expire Date interval
nl: Vervaldatum-interval

en: The Date the Password Expires in x days format
nl: De datum waarop het wachtwoord verloopt in het formaat: x days

en: policy
nl: beleid

en: policies
nl: beleid

en: Password does not match the following requirements:
nl: Het wachtwoord voldoet niet aan de volgende voorwaarden:

en: Administer password policy
nl: Wachtwoordbeleid beheren

en: Passwords must match the following requirements -
nl: Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

en: Password compliance:
nl: Wachtwoordvoorwaarden:

en: The Date the Password Expires in the @title Format.
nl: De datum waarop het wachtwoord verloopt in het formaat van @title.

en: Unable to parse time interval. Please use something like '1 day' or 2 weeks'.
nl: Kan het tijdsinterval niet verwerken. Gebruik bijvoorbeeld '1 day' of '2 weeks'.

en: This module allows you to enforce a specific level of password complexity for the user passwords on the system.
nl: Deze module maakt het mogelijk om een bepaald niveau van complexiteit af te dwingen voor de gebruikerswachtwoorden in het systeem.

en: Not enforced
nl: Niet afgedwongen

en: Upper and lower case letters required
nl: Hoofdletters en kleine letters zijn verplicht

en: At least @count letters
nl: Tenminste @count letters

en: At least @count characters
nl: Tenminste @count tekens

en: No more than @count consecutive characters
nl: Niet meer dan @count opeenvolgende tekens

en: At least @count integers
nl: Tenminste @count cijfers

en: Must not match previous @count passwords
nl: Mag niet gelijk zijn aan @count vorige wachtwoorden

en: At least @count symbols
nl: Tenminste @count tekens

en: Symbol characters: @symbols
nl: Tekens: @symbols

en: Password Policy tests
nl: Password Policy-testen

en: Support module for Password Policy related testing.
nl: Ondersteunende module voor het testen van Password Policies.

en: Enforce policy for specific roles
nl: Afgedwongen beleid voor specifieke rollen

en: Enforce this policy only for the selected role(s). If you select no roles, the policy will be enforced for all users.
nl: Verplicht dit beleid alleen voor de geselecteerde rollen. Als er geen rollen worden geselecteerd, zal dit beleid voor alle gebruikers gelden.

en: Password will require upper and lower case letters.
nl: Het wachtwoord zal zowel hoofdletters als kleine letters moeten bevatten.

en: Letter count
nl: Aantal letters

en: Minimum letters
nl: Minimumaantal letters

en: Password will be required to have at least this many letters.
nl: Het wachtwoord zal tenminste dit aantal letters moeten bevatten.

en: Minimum total characters
nl: Minimumaantal tekens

en: Password will be required to have this many characters.
nl: Het wachtwoord zal tenminste dit aantal tekens moeten bevatten.

en: Consecutive character count
nl: Opeenvolgend aantal tekens

en: Number count
nl: Aantal cijfers

en: Minimum integers
nl: Minimaal aantal cijfers

en: Password will be required to have this many integers.
nl: Het wachtwoord zal tenminste dit aantal cijfers moeten bevatten.

en: Past passwords
nl: Vorige wachtwoorden

en: Check against previous passwords
nl: Vergelijk dit met de vorige wachtwoorden

en: Minimum symbols
nl: Minimumaantal speciale tekens

en: Password will be required to have this many symbols.
nl: Het wachtwoord zal tenminste zoveel speciale tekens moeten bevatten.

en: Symbol characters
nl: Speciale tekens

en: Deteremine which charaters are symbols.
nl: Bepaal welke tekens speciale tekens zijn.

en: Password must not contain their username.
nl: Het wachtwoord mag niet uw gebruikersnaam bevatten.

en: Policies
nl: Beleid

en: A message to show to users on screen when requiring them to change password. <strong>If left empty, no message will be shown.</strong>
nl: Een bericht om aan gebruikers te tonen wanneer zij hun wachtwoord moeten wijzigen. <strong>Laat leeg om geen bericht te tonen.</strong>

en: User passwords in Password Policy history rehashed to improve security
nl: De gebruikerswachtwoorden in de geschiedenis van Password Policy zijn opnieuw versleuteld voor een betere beveiliging

en: @sus_count of @total
nl: @sus_count van @total

en: @delay between changes
nl: @delay tussen wijzigingen

en: Must not be in blacklist
nl: Mag niet op de zwarte lijst voorkomen

en: At least level of @level Drupal strength
nl: Tenminste een Drupal-sterkte van @level

en: Authentication systems
nl: Authenticatiesystemen

en: Exclude policy for specific authentication systems
nl: Uitsluitingsbeleid voor specifieke authenticatiesystemen

en: Exclude this policy from the selected authorization system(s).
nl: Sluit dit beleid uit voor de geselecteerde authentificatiesystemen.

en: Password must have upper and lower case letters.
nl: Het wachtwoord moet zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.

en: Password must have at least @alpha_count letter(s).
nl: Het wachtwoord moet ten minste @alpha_count letter(s) bevatten.

en: Blacklisted passwords
nl: Wachtwoorden op de zwarte lijst

en: Password cannot be a member of this list, ignoring case.  Enter one password per line.
nl: Het wachtwoord mag geen van de woorden in deze lijst zijn (niet-hoofdletter gevoelig). Voer één wachtwoord per regel in.

en: Password must have at least @char_count character(s).
nl: Het wachtwoord moet ten minste @char_count teken(s) bevatten.

en: Password cannot have @consecutive_char_count consecutive letters.
nl: Het wachtwoord mag geen @consecutive_char_count opeenvolgende letters bevatten.

en: Password cannot have more than this number of identical consecutive characters.
nl: Het wachtwoord kan niet meer dan dit aantal identieke opeenvolgende tekens bevatten.

en: Password cannot be changed within @delay of the last change.
nl: Het wachtwoord kan niet worden gewijzigd binnen @delay sinds de laatste wijziging.

en: Minimum time between password changes
nl: Minimale tijd tussen het wijzigen van wachtwoorden

en: Password cannot be changed until this much time has passed since the last password change (use normal English, like 1 week or 24 hours).
nl: Het wachtwoord kan niet worden gewijzigd totdat de opgegeven tijd is verstreken sinds de laatste keer dat het wachtwoord werd gewijzigd (gebruik normaal Engels, zoals '1 week' of '24 hours').

en: Password must match a Drupal strength level.
nl: Het wachtwoord moet voldoen aan een bepaalde Drupal-sterkte.

en: Drupal strength
nl: Drupal-sterkte

en: Drupal strength level
nl: Drupal sterke-niveau

en: Password must have at least @int_count digit(s).
nl: Het wachtwoord moet ten minste @int_count cijfer(s) bevatten.

en: Password cannot match @past_passwords past passwords.
nl: Het wachtwoord mag niet overeenkomen met @past_passwords vorige wachtwoorden.

en: Password cannot match this many previous passwords.
nl: Het wachtwoord kan niet overeenkomen met dit aantal vorige wachtwoorden.

en: Password must have at least @symbol_count symbol(s).
nl: Het wachtwoord moet ten minste @symbol_count speciale teken(s) bevatten.

en: Password is all spaces and will not be saved.
nl: Het wachtwoord bestaat alleen uit spaties en zal niet worden opgeslagen.

en: Password has spaces at the beginning or end which are ignored.
nl: Het wachtwoord heeft spaties aan het begin of aan het eind. Deze worden genegeerd.

en: Mixed case
nl: Hoofdletters/kleine letters

en: Mixed Case
nl: Hoofdletters/kleine letters

en: Password cannot match certain disallowed passwords.
nl: Het wachtwoord mag niet overeenkomen met dit aantal vorige wachtwoorden.

en: Also disallow passwords containing blacklisted passwords.
nl: Weiger wachtwoorden die op de blacklist staan.

en: Enable password expiration.
nl: Wachtwoordverloop inschakelen.

en: Password will expire after being used for this long. (Use normal English, like 90 days or 5 hours.)
nl: Een wachtwoord verloopt na deze periode. (Gebruik Engelse tekst, zoals '90 days' of '5 hours'.)

en: A comma separated list of time intervals, when to send warning e-mails. (Use normal English, like 90 days or 5 hours.)  If prefixed with a negative (like -2 days) then this will be before the expiration. If left empty, no e-mail will be sent.
nl: Een kommagescheiden lijst van tijdsintervallen, waarop e-mailwaarschuwingen verzonden worden. (Gebruik Engelse tekst, zoals '90 days' of '5 hours'.)  Gebruik negatieve getallen (zoals '-2 days') om tijd vóór het verloopsmoment aan te duiden. Laat dit leeg om geen e-mail te verzenden.
