Password Strength (7.x-1.0) - en to sk translation catalogue (4 entries)

en: disabled
sk: vypnuté

en: unknown
sk: neznáme

en: Password strength:
sk: Bezpečnosť hesla:

en: Minimum password length
sk: Minimálna dĺžka hesla
