Password Strength (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: disabled
target: 已關閉

en: unknown
target: 未知

en: Password strength:
target: 密碼強度：

en: Minimum password length
target: 密碼的最小長度
