Passwordless (7.x-1.6) - en to nl translation catalogue (8 entries)

en: user
nl: gebruiker

en: E-mail address
nl: E-mailadres

en: Log in
nl: Inloggen

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
nl: Gebruiker %name gebruikte een eenmalige login-link op %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
nl: U probeerde een eenmalige login-link te gebruiken die verlopen is. Vraag een nieuwe link aan met het onderstaande formulier.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href="!logout">logout</a> and try using the link again.
nl: Een andere gebruiker (%other_user) is reeds ingelogd op de site vanaf deze computer, maar u probeerde in te loggen met de eenmalige link voor gebruiker %resetting_user . <a href="!logout">Log uit</a> en probeer daarna de eenmalige link opnieuw.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
nl: De door u gebruikte eenmalige login-link is ongeldig.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
nl: De gebruikte eenmalige login-link is reeds eerder gebruikt, of niet meer geldig. Vraag een nieuwe link aan met het onderstaande formulier.
