Passwordless (7.x-1.11) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: user
target: bruker

en: E-mail address
target: E-postadresse

en: Log in
target: Logg på

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: Brukeren %name brukte en engangspåloggingslenke %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som er utløpt. Bruk skjemaet under for å få en ny.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href="!logout">logout</a> and try using the link again.
target: En annen bruker (%other_user) er allerede pålogget nettstedet fra denne datamaskinen. <a href="!logout">Logg ut</a> før du nullstiller passordet for %resetting_user.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: Innloggingslenka du oppga er ikke gyldig.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som enten er blitt brukt tidligere eller som ikke lenger er gyldig. Bruk skjemaet under for å få en ny.
