Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (9 entries)

en: Date
ar: التاريخ

en: Reset
ar: إعادة الضبط

en: Message
ar: الرسالة

en: Error
ar: خطأ

en: Module
ar: الوحدة

en: Warning
ar: تحذير

en: Info
ar: معلومات

en: Debug
ar: تنقيح

en: Machine name
ar: الاسم الآلي
