Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to bo translation catalogue (9 entries)

en: Date
bo: ཚེས་གྲངས

en: Reset
bo: བསྐྱར་སྒྲིག

en: Message
bo: ཆ་འཕྲིན

en: Error
bo: ནོར་འཁྲུལ

en: Module
bo: མ་དཔེ

en: Warning
bo: ཉེན་བརྡ

en: Info
bo: ཆ་འཕྲིན

en: Debug
bo: སྐྱོན་སེལ

en: Machine name
bo: འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མིང
