Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to ca translation catalogue (7 entries)

en: Date
ca: Data

en: Reset
ca: Reinicialitza

en: Message
ca: Missatge

en: Module
ca: Mòdul

en: Warning
ca: Avís

en: Debug
ca: Depuració

en: Machine name
ca: Nom-màquina
