Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to da translation catalogue (7 entries)

en: Date
da: Dato

en: Reset
da: Gendan

en: Message
da: Meddelelse

en: Error
da: Fejl

en: Module
da: Modul

en: Warning
da: Advarsel

en: Machine name
da: Internt navn
