Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to el translation catalogue (9 entries)

en: Date
el: Ημερομηνία

en: Reset
el: Επαναφορά

en: Message
el: Μήνυμα

en: Error
el: Σφάλμα

en: Module
el: Μονάδα

en: Warning
el: Προειδοποίηση

en: Info
el: Πληροφορίες

en: Debug
el: Αποσφαλμάτωση

en: Machine name
el: Όνομα μηχανής
