Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (9 entries)

en: Date
gl: Data

en: Reset
gl: Reiniciar

en: Message
gl: Mensaxe

en: Error
gl: Erro

en: Module
gl: Módulo

en: Warning
gl: Alerta

en: Info
gl: Información

en: Debug
gl: Depuración

en: Machine name
gl: Nome de sistema
