Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to hi translation catalogue (9 entries)

en: Date
hi: तारीख

en: Reset
hi: दोबारा से स्थापित करें|

en: Message
hi: संदेश

en: Error
hi: त्रुटि

en: Module
hi: मॉड्यूल

en: Warning
hi: चेतावनी

en: Info
hi: जानकारी

en: Debug
hi: डिबग

en: Machine name
hi: मशीन नाम
