Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to hu translation catalogue (10 entries)

en: Date
hu: Dátum

en: Reset
hu: Alaphelyzet

en: Message
hu: Üzenet

en: Error
hu: Hiba

en: Module
hu: Modul

en: Warning
hu: Figyelmeztetés

en: Info
hu: Infó

en: Debug
hu: Hibakeresés

en: Machine name
hu: Programok által használt név

en: Past
hu: Korábbi
