Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to ml translation catalogue (7 entries)

en: Date
ml: തിയ്യതി

en: Reset
ml: പുനഃക്രമീകരണം

en: Message
ml: സന്ദേശം

en: Error
ml: പ്രശ്നം

en: Module
ml: മൊഡ്യൂൾ

en: Warning
ml: മുന്നറിയിപ്പ്

en: Info
ml: വിവരം
