Past Log (7.x-1.0-alpha1) - en to oc translation catalogue (7 entries)

en: Date
oc: Data

en: Reset
oc: Reïnicializar

en: Message
oc: Messatge

en: Module
oc: Modul

en: Warning
oc: Avertiment

en: Debug
oc: Depuracion

en: Machine name
oc: Nom sistèma
