Patch Status (7.x-1.1) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: error
hy: սխալ

en: Modules
hy: Մոդուլներ

en: warning
hy: զգուշացում

en: Latest version:
hy: Վերջին տարբերակը՝
