Pathologic (7.x-1.0-beta5) - en to uk translation catalogue (2 entries)

en: Input filters
uk: Фільтри вводу

en: Helps avoid broken links and incorrect paths in content.
uk: Допомагає уникнути  »кривих » посилань і неправильних шляхів у вмісті.
