Profile Complete Percent (7.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Weight
target: Peso

en: Save
target: Guardar

en: User
target: Utilizador

en: Random
target: Aleatório

en: Profile
target: Perfil

en: Your settings have been saved.
target: As suas definições foram gravadas.
