pdo_oci (7.x-1.0-beta4) - en to lt translation catalogue (15 entries)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
lt: Drupal negalėjo teisingai įdiegti su egzistuojančia duomenų baze. Peržiūrėkite visas klaidas.

en: Cannot rename %table to %table_new: table %table doesn't exist.
lt: Neįmanoma pervadinti  %table į %table_new: lentelė %table neegzistuoja.

en: Cannot rename %table to %table_new: table %table_new already exists.
lt: Neįmanoma pervadinti %table į %table_new: lentelė %table_new jau yra.

en: Cannot add field %table.%field: table doesn't exist.
lt: Neįmanoma pridėti laukelio %table.%field: lentelė neegzistuoja.

en: Cannot add field %table.%field: field already exists.
lt: Neįmanoma pridėti laukelio %table.%field: laukelis jau yra.

en: Cannot set default value of field %table.%field: field doesn't exist.
lt: Neįmanoma nustatyti numatytų reikšmių %table.%field: laukelis neegzistuoja.

en: Cannot remove default value of field %table.%field: field doesn't exist.
lt: Neįmanoma pašalinti numatytų reikšmių %table.%field: laukelis neegzistuoja.

en: Cannot add primary key to table %table: table doesn't exist.
lt: Neįmanoma pridėti pirminio lentelės rakto %table: lentelė neegzistuoja.

en: Cannot add primary key to table %table: primary key already exists.
lt: Neįmanoma pridėti pirminio lentelės rakto %table: pirminis raktas jau yra.

en: Cannot add unique key %name to table %table: table doesn't exist.
lt: Neįmanoma pridėti unikalaus rakto %name prie lentelės  %table: lentelė neegzistuoja.

en: Cannot add unique key %name to table %table: unique key already exists.
lt: Neįmanoma pridėti unikalaus rakto %name prie lentelės  %table: unikalus raktas jau yra.

en: Cannot add index %name to table %table: table doesn't exist.
lt: Neįmanoma pridėti indekso %name prie lentelės %table: lentelė neegzistuoja.

en: Cannot add index %name to table %table: index already exists.
lt: Neįmanoma pridėti indekso %name prie lentelės %table: indeksas jau yra.

en: Cannot change the definition of field %table.%name: field doesn't exist.
lt: Neįmanoma pakeisti laukelio apibrėžimo %table.%name: laukelis neegzistuoja.

en: Cannot rename field %table.%name to %name_new: target field already exists.
lt: Neįmanoma pervadinti laukelio %table.%name į %name_new: tikslo laukelis jau yra.
