Pending User Notification Block (7.x-1.0-rc1) - en to tr translation catalogue (4 entries)

en: Delete
tr: Sil

en: Username
tr: Kullanıcı adı

en: Administration
tr: Yönetim

en: Edit
tr: Düzenle
