Pending User Notification Block (7.x-1.0-rc1) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Delete
vi: Xóa

en: Username
vi: Tên truy cập

en: Administration
vi: Quản lý

en: Edit
vi: Sửa
