Pending User Notification Block (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (5 entries)

en: Delete
ar: حذف

en: Username
ar: اسم المستخدم

en: Cancel
ar: إلغاء

en: Administration
ar: الإدارة

en: Activate
ar: تفعيل
