Performance Logging and Monitoring (7.x-1.7-beta1) - en to ka translation catalogue (11 entries)

en: enabled
ka: გააქტიურებული

en: Development
ka: დეველოპმენტი

en: Cancel
ka: გაუქმება

en: Yes
ka: დიახ

en: No
ka: არა

en: Date
ka: თარიღი

en: Path
ka: გზა

en: Database
ka: მონაცემტა ბაზა

en: Last access
ka: ბოლო ვიზიტი

en: Details
ka: დეტალები

en: Other
ka: სხვა
