Performance Logging and Monitoring (7.x-1.7-beta3) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Development
target: توسعه

en: Cancel
target: لغو

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Date
target: تاریخ

en: No log messages available.
target: هیچ گزارشی در دسترس نیست.

en: Summary
target: خلاصه

en: Path
target: مسیر

en: Database
target: مخزن داده

en: Last access
target: آخرین دسترسی

en: Details
target: جزئیات

en: Other
target: ساير

en: Clear
target: پاک کردن
