Performance Logging and Monitoring (7.x-1.7-beta3) - en to unknown language translation catalogue (22 entries)

en: enabled
target: 启用

en: Development
target: 开发

en: Cancel
target: 取消

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Date
target: 日期

en: No log messages available.
target: 无可用日志消息。

en: Summary
target: 摘要

en: Path
target: 路径

en: Database
target: 数据库

en: Last access
target: 上次访问

en: Details
target: 细节

en: Other
target: 其它

en: settings page
target: 配置页面

en: Clear
target: 清除

en: Detailed logging
target: 详细日志

en: Accesses threshold
target: 访问限制

en: Memory (MB)
target: 内存（MB）

en: Performance logging
target: 执行日志

en: Data source
target: 数据源
