Performance Logging and Monitoring (7.x-1.7-beta3) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: enabled
target: 已啟用

en: Development
target: 開發

en: Cancel
target: 取消

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Date
target: 日期

en: No log messages available.
target: 目前沒有日誌訊息。

en: Summary
target: 摘要

en: Path
target: 路徑

en: Database
target: 資料庫

en: Last access
target: 最近存取時間

en: Details
target: 詳情

en: Other
target: 其他

en: settings page
target: 設定頁面

en: Clear
target: 清除
