Performance Logging and Monitoring (7.x-2.0) - en to dz translation catalogue (9 entries)

en: enabled
dz: ལྕོགས་ཅན་

en: Language
dz: སྐད་ཡིག།

en: Yes
dz: ཨིན།

en: No
dz: མེན།

en: Date
dz: ཚེས་གྲངས།

en: No log messages available.
dz: དྲན་དེབ་འཕྲིན་དོན་ཚུ་ལངམ་མིན་འདུག

en: Timestamp
dz: དུས་བཀོད།

en: Last access
dz: མཐའ་མཇུག་གི་ འཛུལ་སྤྱོད།

en: Details
dz: རྒྱས་བཤད་ཚུ་
