Performance Logging and Monitoring (7.x-2.0) - en to vi translation catalogue (15 entries)

en: enabled
vi: bật

en: Development
vi: Phát triển

en: Language
vi: Ngôn ngữ

en: Yes
vi: Có

en: No
vi: Không

en: Date
vi: Ngày tháng

en: No log messages available.
vi: Không có thông điệp bản ghi nào.

en: Summary
vi: Tóm tắt

en: Path
vi: Đường dẫn

en: Timestamp
vi: Nhãn thời gian

en: Last access
vi: Lần truy cập cuối

en: Details
vi: Chi tiết

en: Other
vi: Khác

en: settings page
vi: trang cấu hình

en: Bytes
vi: Byte
