Performance Logging and Monitoring (7.x-2.1) - en to ur translation catalogue (7 entries)

en: enabled
ur: فعال

en: Development
ur: ڈویلپمنٹ

en: Language
ur: زبان

en: Yes
ur: ہاں

en: No
ur: نہیں

en: Path
ur: پاتھ

en: Timestamp
ur: ٹائمسٹیمپ
